\begin{figure}[H]
  \begin{center}
    \begin{tabular}{r | c c l | r r l}
      hydration & $3060.55$ & $\pm 67.92$ & ms & augmentation & $2918.55$ & $\rightarrow 3060.55$ \\
      mount & $3767.47$ & $\pm 73.72$ & ms & augmentation & $3551.64$ & $\rightarrow 3767.47$ \\
      ready & $7198.81$ & $\pm 819.59$ & ms & diminution & $19022.34$ & $\rightarrow 7198.81$
    \end{tabular}
  \end{center}
  \caption{Performances après avoir dédupliqué les requêtes}
  \label{perf2}
\end{figure}
